en	An authentication exception occurred.
vi	Có lỗi trong quá trình xác thực.

en	Authentication credentials could not be found.
vi	Thông tin dùng để xác thực không tìm thấy.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
vi	Yêu cầu xác thực không thể thực hiện do lỗi của hệ thống.

en	Invalid credentials.
vi	Thông tin dùng để xác thực không hợp lệ.

en	Cookie has already been used by someone else.
vi	Cookie đã được dùng bởi người dùng khác.

en	Not privileged to request the resource.
vi	Không được phép yêu cầu tài nguyên.

en	Invalid CSRF token.
vi	Mã CSRF không hợp lệ.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
vi	Không tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ xác thực nào cho mã xác thực mà bạn sử dụng.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
vi	Không tìm thấy phiên làm việc. Phiên làm việc hoặc cookie có thể bị tắt.

en	No token could be found.
vi	Không tìm thấy mã token.

en	Username could not be found.
vi	Không tìm thấy tên người dùng.

en	Account has expired.
vi	Tài khoản đã hết hạn.

en	Credentials have expired.
vi	Thông tin xác thực đã hết hạn.

en	Account is disabled.
vi	Tài khoản bị tạm ngừng.

en	Account is locked.
vi	Tài khoản bị khóa.