en	access.denied
nl	Toegang geweigerd

en	stacktrace
nl	Hier deed het probleem zich voor

en	http_error.title
nl	Fout

en	http_error.description
nl	Oeps! Een fout trad op.

en	http_error.suggestion
nl	Een kritieke fout trad op. Probeer alstublieft opnieuw. Mogelijk vond u een software probleem. Neem contact op met uw administrator wanneer het probleem zich blijft voortdoen.

en	http_error_404.description
nl	Oeps! Webpagina niet gevonden.

en	http_error_404.suggestion
nl	We konden de pagina die u zocht niet vinden. Keer alstublieft terug naar het overzicht en begin opnieuw.

en	http_error_403.description
nl	Deze pagina is niet toegankelijk.

en	http_error_403.suggestion
nl	Het spijt ons maar u heeft onvoldoende rechten om deze pagina te zien. Spreek met uw beheerder als u denkt dat dit een vergissing is.